en	Website User Login
de	FE-Benutzeranmeldung

en	Login Form
de	Anmeldeformular

en	Login/logout form used to password protect pages allowing only authorised website users and groups access.
de	Ein An-/Abmeldeformular, um passwortgeschützte Seiten nur für authorisierte Benutzer und Gruppen zugänglich zu machen.

en	Redirect at Login to Page (felogin)
de	Bei Anmeldung zur folgenden Seite weiterleiten (felogin)

en	Forgot hash
de	Passwort-Vergessen-Hash

en	General Header
de	Überschrift allgemein

en	General Message
de	Meldung allgemein

en	Redirect Header
de	Überschrift Weiterleitung

en	Redirect Message
de	Meldung Weiterleitung

en	Welcome Header
de	Überschrift Begrüßung

en	Welcome Message
de	Meldung Begrüßung

en	Login Success Header
de	Überschrift erfolgreiche Anmeldung

en	Login Success Message
de	Meldung erfolgreiche Anmeldung

en	Login Error Header
de	Überschrift fehlgeschlagene Anmeldung

en	Login Error Message
de	Meldung fehlgeschlagene Anmeldung

en	Status Display Header
de	Überschrift Statusanzeige

en	Status Display Message
de	Meldung Statusanzeige

en	Logout Header
de	Überschrift Abmeldung

en	Logout Message
de	Meldung Abmeldung

en	Forgot Password Header
de	Überschrift vergessenes Passwort

en	Forgot Password Message
de	Meldung vergessenes Passwort

en	General
de	Allgemein

en	Redirects
de	Weiterleitungen

en	Messages
de	Meldungen

en	Display Password Recovery Link
de	Passwort-Wiederherstellungs-Link anzeigen

en	Display Remember Login Option
de	Markierungsfeld für dauerhafte Anmeldung anzeigen (wenn verfügbar)

en	Disable redirect after successful login, but display logout-form
de	Weiterleitung nach erfolgreicher Anmeldung deaktivieren, aber Abmeldeformular anzeigen

en	FE group select mode:
de	FE-Gruppen-Auswahlmodus:

en	Show all
de	Alle anzeigen

en	Show selected
de	Nur die Ausgewählten anzeigen

en	Don't show selected
de	Die Ausgewählten NICHT anzeigen

en	(from Typoscript)
de	(nach Typoscript)

en	FE group selection:
de	FE-Gruppen-Auswahl:

en	no group
de	in keiner Gruppe einsortiert

en	Using fieldlists below:
de	Folgende Felder benutzen:

en	User Fields/list:
de	Listenansicht:

en	User Fields/details:
de	Detailansicht:

en	Redirect Mode
de	Weiterleitungsmodus

en	Defined by Usergroup Record
de	Definiert durch Benutzergruppen-Datensatz

en	Defined by User Record
de	Definiert durch Benutzer-Datensatz

en	After Login (TS or Flexform)
de	Nach Anmeldung (TS oder Flexform)

en	After Logout (TS or Flexform)
de	Nach Abmeldung (TS oder Flexform)

en	After Login Error (TS or Flexform)
de	Nach Anmeldefehler (TS oder Flexform)

en	Defined by GET/POST Parameters
de	Definiert durch GET- oder POST-Variablen

en	Defined by Referrer
de	Definiert durch Referrer

en	Defined by Domain Entries
de	Definiert durch Domäneneinträge

en	Use First Supported Mode from Selection
de	Ersten unterstützten Modus aus Auswahl verwenden

en	Disable Redirect
de	Weiterleitung deaktivieren

en	After Successful Login Redirect to Page
de	Nach erfolgreicher Anmeldung auf folgende Seite weiterleiten

en	After Failed Login Redirect to Page
de	Nach einem Fehler bei der Anmeldung auf folgende Seite weiterleiten

en	After Logout Redirect to Page
de	Nach Abmeldung auf folgende Seite weiterleiten

en	Template File
de	Vorlagendatei

en	User Storage Page
de	Speicherort Benutzer