en	Info

en	(Load Time: %1$u ms, Memory: %2$s)
de	(Ladezeit: %1$u ms, Speicher: %2$s)

en	Images on this page
de	Bilder auf dieser Seite

en	Total image file sizes
de	Ingesamte Bilddateigröße

en	Document size
de	Dokumentgröße

en	Page Uid
de	Seiten-UID

en	Page type
de	Seitentyp

en	Frontenduser group combination
de	Kombination von Frontend-Benutzergruppen

en	Page cached
de	Seite gecacht

en	Yes
de	Ja

en	No
de	Nein

en	Count of USER_INT objects
de	Anzahl von USER_INT-Objekten

en	Name of logged in FE-User
de	Name des angemeldeten FE-Benutzers

en	Id of logged in FE-User
de	ID des angemeldeten FE-Benutzers

en	Total parsetime
de	Insgesamte Parsezeit

en	There are no USER_INT objects on this page.
de	Auf dieser Seite befinden sich keine USER_INT Objekte.

en	Key
de	Schlüssel

en	Value
de	Wert

en	General
de	Allgemein

en	PHP

en	REQUEST

en	USER_INT